Tabele i formularze w plain TEX-u

Igor Skalski

W artykule przedstawiono zestaw makrodefinicji służących do składu tabel i formularzy w plain TEX-u. Makrodefinicje zostały umieszczone w pliku

frames.tex.

Wstęp

Przedstawione makrodefinicje pozwalają na wygodny i szybki skład stosunkowo skomplikowanych tabel i formularzy. Przyjęte zasady są odmienne od tych, jakie spotyka się w innych (skądinąd często bardzo dobrych) makrodefinicjach przeznaczonych do tworzenia tabel, powszechnie stosowanych w TEX-u i L^ATEX-u.

Nie zawsze jest konieczne i wygodne stosowanie rozbudowanych zestawów makrodefinicji. Nie zawsze też jest celowe stosowanie makrodefinicji rozwiązujących wiele problemów w sposób automatyczny (i – co za tym idzie – często niewłaściwy).

Przykład

Przedstawiona tabela została złożona za pomocą plain TEX-a. Zasady składu są proste. Nie jest konieczne pamiętanie znaków mających specjalne znaczenie. Obowiązują tu ogólne zasady TEX-a.

Tabela

Przedstawiona tabela została złożona za pomocą plain TEX-a.

Do składu zastosowano makrodefinicje zawarte w pliku

frames.tex.

Ta ramka została wyróżniona poprzez pogrubienie linii.

Zalety i wady

Przedstawione rozwiązanie polega na składaniu tabeli z niezależnych od siebie, prostokątnych ramek. Metoda taka ma oczywiście zarówno zalety jak i wady. Zaletą jest prostota składu. Użytkownik tworzy kolejne ramki ściśle określając ich wymiary, definiując grubość ramki oraz zawartość. Niezależność ramek zwiększa jednak niebezpieczeństwo niewłaściwego składu w przypadku nierozważnego

56 GUST, Zeszyt 18 2002

tworzenia tabeli. W szczególności zbyt mała szerokość strony (\hsize) z całą pewnością spowoduje złą pracę makrodefinicji.

Użycie

Definiowane tabeli należy rozpocząć poleceniem

\frames i zakończyć instrukcją \endframes.

Ramki, z których złożona jest tabela są tworzone za pomocą makrodefinicji

\frame{x}{y}{treść}

gdzie wartości x i y określają rozmiary ramki, a treść stanowi jej zawartość. Jeżeli ramka ma pozostać pusta, należy umieścić w niej spację: ‘\ ’. Rozmiary ramki określają przestrzeń, jaką zajmuje ona wraz z liniami tworzącymi obrys. W przypadku zmiany grubości tych linii, wewnętrzne rozmiary również odpowiednio zmieniają się.

Definicję ramki zajmującej więcej, niż jeden wiersz tabeli należy poprzedzić instrukcją \multi-

rown, gdzie n określa liczbę wierszy. Jeżeli w linii, po

instrukcji \multirow nie występuje inna instrukcja, należy użyć znaku komentarza: ‘%’, aby nie nastąpiło zaburzenie podczas składu tabeli.

Każdy wiersz tabeli należy zakończyć instrukcją \row (za wyjątkiem ostatniego wiersza, gdzie jest to dopuszczalne, lecz nie jest wymagane).

Grubość linii tworzących obrys domyślnie jest określona wartością zmiennej \frameruleswidth, która na wstępie przybiera wartość 0,5 pt. Zmiany wartości tej zmiennej należy dokonać przed użyciem instrukcji \frames. W szczególności zmienna

\frameruleswidth może zawierać wartość zerową,

co spowoduje, że tabela zostanie złożona bez obramowania.

Grubość poszczególnych linii składających się na obrys każdej ramki jest określona zmiennymi

\toprulewidth, \bottomrulewidth, \leftrule-
width i \rightrulewidth. Wartości zmiennych

należy modyfikować bezpośrednio przed zdefiniowaniem ramki, której one dotyczą. Po złożeniu ramki, zmiennym tym są przywracane domyślne wartości równe \frameruleswidth.

W związku z tym, że ramki są od siebie niezależne, w każdej sytuacji mogą być użyte instrukcje zmieniające współrzędne określające miejsce, w którym tworzona będzie kolejna ramka. W szczególności instrukcja \hskip najczęściej jest używana do

Polska Grupa Użytkowników Systemu TEX, 2002 (http://www.GUST.org.pl)

poziomego przemieszczania ramek dla ominięcia ramek zajmujących więcej niż jeden wiersz, a \vskip może posłużyć do rozsuwania wierszy tabeli.

Formatowanie tekstu umieszczonego w ramkach nie jest w żaden szczególny sposób ograniczone. Jednak, ze względu na niewielkie rozmiary przestrzeni, żadne makrodefinicje nie gwarantują uzyskania dobrych efektów w takich warunkach na drodze przetwarzania automatycznego.

Prosty przykład

Prosta tabela może być utworzona za pomocą krótkiego kodu:

\input frames.tex
\frames
\frame{2cm}{2cm}{kolumna 1\par wiersz 1}
\frame{2cm}{2cm}{kolumna 2\par wiersz 1}
\row
\frame{2cm}{2cm}{kolumna 1\par wiersz 2}
\frame{2cm}{2cm}{kolumna 2\par wiersz 2}
\endframes
\bye

Uzyskany efekt jest następujący:

kolumna 1 wiersz 1 kolumna 2 wiersz 1

kolumna 1 wiersz 2 kolumna 2 wiersz 2

Bardziej złożony przykład

Nieco bardziej skomplikowany przykład pozwoli na ukazanie sposobu użycia większości instrukcji stosowanych podczas tworzenia tabel:

\input frames.tex
\frameruleswidth=0.2pt
\frames
\frame{72mm}{7mm}{\centerline{kolumny
  1, 2 i 3, wiersz 1}}
\row
\multirow2\frame{24mm}{24mm}{\vfill
  kolumna 1\par wiersze 2 i 3\vfill}
\frame{24mm}{12mm}{kolumna 2\par wiersz 2}

2002 GUST, Zeszyt 18 57

\frame{24mm}{12mm}{kolumna 3\par wiersz 2}
\row
\leftrulewidth1pt
\rightrulewidth1pt
\toprulewidth1pt
\bottomrulewidth1pt
\hskip24mm\frame{48mm}{12mm}{kolumny
  2 i 3, wiersz 3}
\endframes
\bye

Uzyskany efekt:

kolumny 1, 2 i 3, wiersz 1

kolumna 1 wiersze 2 i 3 kolumna 2 wiersz 2 kolumna 3 wiersz 2

kolumny 2 i 3, wiersz 3

Podsumowanie

Przedstawione makrodefinicje charakteryzują się wyjątkową prostotą użycia i pozwalają na szybkie składanie stosunkowo skomplikowanych tabel. Makrodefinicje te są przydatne w szczególności do tworzenia formularzy. Zainteresowani znajdą je na serwerze GUST: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/

GUST/contrib/GUSTLIB/frames.tex.

⋄ Igor Skalski

skalgo@cto.gda.pl

Rys. T. Walter

Polska Grupa Użytkowników Systemu TEX, 2002 (http://www.GUST.org.pl)